WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

119404532 Bennett, William Sterndale[^1]
[^1: - Sohn des Organisten Robert Bennett; wuchs nach dem Tod des Vaters bei den Großeltern in Cambridge auf
- musikalische Ausbildung u. a. ab 1826 an der Royal Academy of Music
- ab 1833 Organist in Wandsworth
- zwischen 1836 und 1842 mehrere Deutschlandaufenthalte; Kontakt zu Mendelssohn und Schumann
- gründete 1849 die Bach Society in London
- ab 1855 Professor für Musik in Cambridge, ab 1856 leitender Dirigent der Philharmonic Society in London
- ab 1866 Direktor der Royal Academy of Music]