WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Eyken, Jan Albert van; Eijken, Johan Albert van
identifier: 116325925
birth: 1822-04-26, Amersfoort (Holland)
death: 1868-09-24, Elberfeld
sex: m
occupation: Organist
occupation: Komponist
residence: Amsterdam
residence: Rotterdam
residence: Elberfeld
1845/46 Schüler des Leipziger Konservatoriums, dann von J. Schneider in Dresden; seit 1848 Organist in Amsterdam; 1853 in Rotterdam; seit 1854 bis zu seinem Tod Organist der reformierten Kirche zu Elberfeld