WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116325925 Eyken, Jan Albert van Eijken, Johan Albert van [1845/46 Schüler des Leipziger Konservatoriums, dann von J. Schneider in Dresden; seit 1848 Organist in Amsterdam; 1853 in Rotterdam; seit 1854 bis zu seinem Tod Organist der reformierten Kirche zu Elberfeld]