WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116749296 Frege, Woldemar Frege, Richard Woldemar[^1]
[^1: - Sohn von Christian Gottlob Frege (1778–1855) und dessen Frau Sophie Henriette, geb. Stoll (1786–1868)
- heiratete am 29. Juni 1836 die Sängerin Livia Gerhardt
- Universitätsprofessor in Leipzig]