WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

117247618 Tausch, Julius [studierte am Leipziger Konservatorium 1844–46 u. a. bei Mendelssohn und Schumann, als Pianist, Dirigent und Komponist bis 1889 in Düsseldorf tätig, zunächst als Leiter der mit dem Düsseldorfer Malkasten verbundenen Künstlerliedertafel, seit Juli 1852 quasi Schumanns Dirigierassistent, ab November 1853 sein Stellvertreter und von 1855–1889 dessen Nachfolger als Dirigent des Allgemeinen Musikvereins und der Abonnementskonzerte, Städtischer Musikdirektor, lebte ab 1890 in Bonn]