WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Meinardus, Ludwig Siegfried
identifier: 118511084
birth: 1827-09-17, Hooksiel (Friesland)
death: 1896-07-10, Bielefeld
sex: m
occupation: Theaterkapellmeister
occupation: Musikpädagoge
occupation: Musikschriftsteller
occupation: Organist
residence: Leipzig
residence: Erfurt
residence: Nordhausen
residence: Glogau
residence: Dresden
residence: Bielefeld
Studierte am Leipziger Konservatorium, war 1847–49 Privatschüler bei A. F. Riccius und 1850 bei Franz Liszt; nach der Tätigkeit als Theaterkapellmeister in Erfurt und Nordhausen wurde er 1853 Dirigent der Singakademie in Glogau; 1865 Lehrer am Dresdner Konservatorium; 1874–85 war er Musikreferent des Hamburger Korrespondenten; ab 1887 Organist in Bielefeld.