WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Schornstein, Johannes
birth: 1788-01-01/1788-12-31
death: 1853-12-03, Elberfeld
sex: m
occupation: Dirigent
residence: Elberfeld
war Musikdirektor in Elberfeld, 1817 Mitbegründer der niederrheinischen Musikfeste