WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

BachDigitalPerson_agent_00001304 Becker, Nicolaus Becker, Johann Nicolaus [Orgelbauer in Mühlhausen; seit 1719 verheiratet mit Dorothea Elisabeth, geb. Wender, Tochter des Orgelbauers Johann Friedrich Wender (1655–1729)]