WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

BachDigitalPerson_agent_00000971 Berger, Leberecht Friedrich [ab 1768 Organist der Marktkirche Unser Lieben Frauen in Halle; Sohn von Johann Christian Berger]