WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Stöckel, J. G. E.[^1]
[^1: - bereits 1790 als Kantor und Musikdirektor in Burg bei Magdeburg genannt
- Erfinder eines frühen Metronoms; vgl. Beschreibung eines musikalischen Chronometers, als Maaßstab für jede Art der Bewegung eines Tonstückes, um selbige genau zu bestimmen und zu versinnlichen, in: Deutschland, Bd. 2 (Berlin 1796), 6. Stück, S. 458–460; siehe auch AmZ, Jg. 2, Nr. 38 (18. Juni 1800), Sp. 657–666 und Nr. 39 (25. Juni 1800), Sp. 673–680 sowie Jg. 6, Nr. 4 (26. Oktober 1803), Sp. 49–55]