WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Dietrichstein, Franz Ludwig Graf von Dietrichstein-Hollenburg, Franz Ludwig Joseph Cajetan Graf von[^1]
[^1: - Sohn von Carl Magnus Ludwig Graf von Dietrichtein-Hollenburg (1676–1732) und Maria Theresia Anna Gräfin von Trauttmannsdorff (1676–1733)
- seit 29. April 1739 verheiratet mit Laura Maria Anna Gräfin von Collalto (1723–1795)]