WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Ernst August I., Herzog von Sachsen-Weimar; Ernst August I., Herzog von Sachsen-Weimar-Eisenach
identifier: 104175931
birth: 1688-04-19, Weimar
death: 1748-01-19, Eisenach
sex: m
occupation: Herzog
residence: Weimar
Regierungszeit 1707–1748; ab 1741 Herzog von Sachsen-Weimar-Eisenach.