WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

104175931 Ernst August I., Herzog von Sachsen-Weimar Ernst August I., Herzog von Sachsen-Weimar-Eisenach [Regierungszeit 1707–1748; ab 1741 Herzog von Sachsen-Weimar-Eisenach.]