WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

11851136X Bismarck, Otto von Bismarck-Schönhausen, Otto Eduard Leopold von [von 1871 bis 1890 erster Reichskanzler des Deutschen Reiches]