WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

128778458 BachDigitalPerson_agent_00000323 Horn, Charles Frederick [Ab 1824 Organist der St. Georges-Kapelle im Schloss Windsor.]