WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

136256481 Voß, Julie von Julie Amalie Elisabeth von Voß, Gräfin von Ingenheim [Tochter von Friedrich Christian Hieronymus von Voß; Schwester von Otto von Voß; morganatische Ehefrau von Friedrich Wilhelm II. von Preußen.]