WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Karl VII., deutscher Kaiser; Karl I., Kurfürst von Bayern; Karl III., Gegenkönig von Böhmen
identifier: 118560115
birth: 1697-08-16, Brüssel
death: 1745-01-20, München
sex: m
occupation: Kaiser
residence: München
residence: Frankfurt am Main