WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Schäfer, Wilhelmine; Stegmann, Wilhelmine
birth: 1783, Hamburg
death: 1861-07-22
sex: f
occupation: Schauspielerin
residence: Frankfurt/Main
residence: Mainz
residence: Schwerin
residence: Hamburg
- Tochter von Carl David Stegmann und dessen Frau Caroline (Johanne Eleonore), geb. Linz(en) (1755–1808), Schwester von Caroline Herzfeld und Amalie von Neumann; gab während des Engagements der Eltern bei Siegfried Gotthelf Koch (gen. Eckardt) in Frankfurt am Main und Mainz Kinderrollen und war gemeinsam mit den Eltern ab 1792 am Theater Hamburg engagiert (Abgang Juli 1801)
- 1802 bis 1804 unter Direktor Carl Ludwig Krickeberg in Rostock, Doberan und Schwerin, heiratete 1802 ihren Kollegen Heinrich Schäfer (im Frühjahr 1802 noch als Dem. Stegmann, im Sommer bereits als Mad. Schäfer nachgewiesen)
- ab September 1804 wieder am Hamburger Theater engagiert (anfangs auch noch in Gesangspartien), dort bis zur Pensionierung 1832, gab in den Hamburger Erstaufführungen die Donna Petronella in der Preciosa und die Zemrud im Abu Hassan