WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kiéné, Marie-Cathérine; Leyer, Marie-Cathérine
identifier: BachDigitalPerson_agent_00003077
birth: 1765-09-08, Colmar
death: 1855-06-19, Paris
sex: f
occupation: Pianistin
residence: Neufchâtel
residence: Paris
verheiratet mit dem Cellisten Joseph Kiéné (1749–1830), Mutter der Pianistin Marie Bigot de Morogues