WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Eckert, Johann Gottlieb; Eckert, Johann Gottlob
birth: 1771/1772
death: 1820-06-17, Dresden
sex: m
occupation: Jurist
residence: Chemnitz
residence: Dresden
- bis Anfang 1818 Justizamtmann in Chemnitz
- ab März 1818 Leiter (dirigierender Commissarius) der neu eingerichteten Armencommission in Dresden, Titel: Hofrat in der 4. Klasse der Hofordnung; außerdem Beisitzer des Stadt-Polizei-Collegiums
- verheiratet mit Christiane Friederike Henriette, geb. Crusius; gemeinsamer Sohn: Eduard Emil Eckert