WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

BachDigitalPerson_agent_00003128 Klinckerfuß, Martha Dengler, Martha [seit 12. Juni 1926 verheiratet mit Heinrich Bernhard Wolfgang Walter Klinckerfuß (1876–1954), Pianofortelager- und Vermietungsangestellter, später Fabrikant und Inhaber des Pianofortehauses]