WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kunzen, Johann Paul; Kuntzen, Johann Paul
identifier: 130636568
birth: 1696-08-31, Leisnig (Sachsen)
death: 1757-03-20, Lübeck
sex: m
occupation: Organist
occupation: Kapellmeister
occupation: Operndirektor
residence: Leipzig
residence: Zerbst
residence: Wittenberg
residence: Hamburg
residence: Lübeck
- ab 1716 Studium in Leipzig, u.a. bei Johann Kuhnau
- 1718 Kapellmeister in Zerbst
- 1719 in Wittenberg
- 1723 Berufung zum Direktor der Hamburger Oper
- am 26. September 1732 Amt des Organisten und Werkmeisters an St. Marien in Lübeck (Antritt der Stelle Ostern 1733)
- Vater von Adolph Carl Kunzen