WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Merkel, Gustav Adolf
identifier: 119149575
birth: 1827-11-12, Oberoderwitz bei Zittau
death: 1885-10-30, Dresden
sex: m
occupation: Organist
occupation: Musikpädagoge
occupation: Dirigent
occupation: Komponist
residence: Dresden