WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Maria Theresia, Kaiserin von Österreich; Maria Theresa; Marie Therese; Prinzessin Maria Theresia von Neapel und beider Sizilien; Kaiserin des Heiligen Römischen Reiches
identifier: 128881534
birth: 1772-06-06, Neapel
death: 1807-04-13, Wien
sex: f
residence: Wien
ab 1790 bis zu ihrem Tod zweite Gemahlin von Kaiser Franz II./ I.