WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116319011 Raabe, Peter Raabe, Carl Ludwig Hermann Peter Raabe, Karl Ludwig Hermann Peter [1935–1945 Präsident der Reichsmusikkammer]