WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116730811 Mangold, Wilhelm Mangold, Johann Wilhelm[^1]
[^1: - Sohn von Georg Mangold und dessen Frau Friederike Maria Christina, geb. Stumpff (1772–1844); Bruder von Carl Amand Mangold und Charlotte Mangold
- musikalische Ausbildung durch den Vater, Vogler (1810/11) und Rinck
- ab 1810 Mitglied (Geiger) der Darmstädter Hofkapelle
- 1815–1818 Studien in Paris bei Cherubini, Méhul und Kreutzer
- ab 1819 Kammermusiker und Konzertmeister in Darmstadt; von dort aus zahlreiche Konzertreisen
- ab 27. Oktober 1824 verheiratet mit Therese, geb. Krauss (1806–1870)
- 1825 bis zur Pensionierung 1858 Großherzoglich Hessischer Hofkapellmeister]