WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116545933 Ritz, Eduard Rietz, Eduard[^1]
[^1: - Sohn des königlich preußischen Kammermusikus Johann Friedrich Ritz (auch Rietz, 1767–1828) und dessen Frau Johanne Christine, geb. Bensch; Bruder von Julius Rietz
- Geigenunterricht beim Vater sowie bei P. Rode, Orgelunterricht bei August Wilhelm Bach; öffentliche Konzertauftritte als Geiger ab mindestens 1818
- komponierte für Streichinstrumente
- Kammermusikus in der Königlichen Kapelle in Berlin (bis ca. 1824)
- von 1821 bis zum Tod Mitglied der Singakademie (Tenor)
- gründete im November 1826 die „philharmonische Gesellschaft“ (Liebhaber-Orchester), deren Dirigent er bis zum Tod blieb
- Geigenlehrer u. a. von Felix Mendelssohn Bartholdy, Peter Ludwig Hertel, Ferdinand Gumbert, Carl Gustav Kupsch (1807–1846), Johann Remmers (1805–1847)]