WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Röllig, Carl Leopold
identifier: 104241160
identifier: BachDigitalPerson_agent_00004331
birth: um 1745
death: 1804-03-04, Wien
occupation: Biliotheksdiener
occupation: Musiker
occupation: Musikinstrumentenbauer
Biliotheksdiener der Hofbibliothek in Wien. Erfinder der Orphica.
residence: Wien
sex: m