WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Shield, William
identifier: 121096572
birth: 1748-03-05, Swalwell
death: 1829-01-25, London
sex: m
occupation: Komponist
occupation: Violinist
residence: London
- Sohn von William Shield und seiner Frau Mary, geb. Cash, musikalische Ausbildung durch den Vater sowie Charles Avison in Newcastle
- Komponist des Coventgarden Theatre in London
- seit 1779 Mitglied der Royal Society of Musicians
- 1813 Gründungsmitglied der Philharmonic Society
- ab 1817 Master of King’s Music
- Professor für Harmonielehre und Komposition an der Royal Academy of Music