WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118572148 Le Sueur, Jean-François Lesueur [Kapellmeister der Kathedralen in Dijon und Le Mans; 1786 an Notre-Dame in Paris; auch erfolgreich als Opernkomponist und Theoretiker wirkend.]