WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Walther, Johann Gottfried
identifier: 11882581X
identifier: BachDigitalPerson_agent_00005288
birth: 1684-09-18, Erfurt
death: 1748-03-23, Weimar
sex: m
occupation: Organist
occupation: Komponist
residence: Weimar
Ab 1707 Organist der Stadtkirche St. Peter und Paul in Weimar.