WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

117458600 BachDigitalPerson_agent_00005480 Wolf, Ernst Wilhelm [Ab 1761 Konzertmeister und Organist der Herzoglichen Kapelle, ab 1772 Hofkapellmeister in Weimar]