WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

De Fesch, Wilhelm; De Fesch, Willem
birth: 1687-08-26, Alkmaar/Niederlande
death: 1761-01-03, London
sex: m
occupation: Cellist
occupation: Organist
residence: Antwerpen
residence: London
Ende 16. Jahrh. (Niederlande) – auch Organist bis 1725 an der Antwerpener Kathedrale, dann bis 1731 dort Kapellmeister, danach in London