WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

de Guarnieri, Antonio
birth: 1880-02-01, Venedig
death: 1952-11-25, Mailand
sex: m
occupation: Cellist
occupation: Dirigent
residence: Mailand
residence: Wien
ursprüngl. Cellist, Dirigent und Kammermusiker der Scala in Mailand, 1913 an der Wiener Hofoper