WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Füllekruß, Emil[^1]
[^1: - nach Besuch des Stettiner und Münchner Konservatoriums als Theaterkapellmeister an wechselnden Orten tätig
- 1881 bis 1891 Musikdirektor in der Schweiz
- ab 1891 Chordirektor beim Philharmonischen Verein in Maribor sowie Musik- und Gesangslehrer an der Kadetten- (später Militär-Oberreal-)Schule, 1916 Ernennung zum königlichen Musikdirektor
- Organist an der Christuskirche sowie Chorleiter mehrerer Gesangsverein in Maribor]