WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Killengreen, Johan Andreas; Killengren, Johan Andreas
birth: 1861-09-15, Tromsø
death: 1901-05-16, Melbourne (Victoria/Australia)
sex: m
occupation: Cellist
Ausbildung ab 1880 in Deutschland, studierte Musik in Leipzig und Orgel in Dresden