WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kindler, Hans
identifier: 134426428
birth: 1892-01-08, Rotterdam
death: 1949-08-30, Watch Hill (Rhode Island)
sex: m
occupation: Cellist
occupation: Dirigent
seit 1914 in den USA, auch Dirigent