WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kufferath, Wilhelm; Kufferath, Friedrich Wilhelm
identifier: 1034931768
birth: 1853-04-06, Mülheim an der Ruhr
death: 1936-03-02, Oldenburg
sex: m
occupation: Cellist
residence: Berlin
residence: Meiningen
residence: Bremen
residence: Oldenburg
seit 1878 bis zu seinem Tod Solocellist an der Großherzoglichen Hofkapelle in Oldenburg