WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kupfer, Wilhelm
birth: 1823, Hamburg
death: 1886-03-29, Wien
sex: m
occupation: Cellist
residence: Wien
vom 1. September 1860 bis zum Tod Mitglied des Hofopernorchesters in Wien; Onkel des Cellisten (Theodor) Wilhelm Kupfer (1840–1914)