WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1108100147 Mangold, August Daniel Mangold, Johann August Daniel[^1]
[^1: - Sohn des Hofmusikers Johann Wilhelm Mangold (1735–1806) und dessen Frau Margaretha Catherina, geb. Schön (1746–1798); Bruder von Georg Mangold
- zunächst Klarinettist, dann Cellist
- ab 1798 Mitglied der Privatkapelle des Kaufmanns Bernard in Offenbach
- ab spätestens 1805 Mitglied des Theaterorchesters in Frankfurt/Main
- 1814–1842 Mitglied der Darmstädter Hofkapelle (Konzertmeister)
- Lehrer von Ferdinand Büchler]