WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

130136972 Rosé, Eduard Rosenblum, Eduard [Bruder von Arnold Rosé, 1884: Rosé-Quartett, 1898: Engagement für das Bostoner Sinfonieorchester, 1900–1920 Nachfolger von Leopold Grützmacher als Konzertmeister des Hoforchesters Weimar]