WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Schulz, Walter August Wilhelm
identifier: 121574512
birth: 1893-09-27, Frankfurt/Oder
death: 1968-01-21, Berlin
sex: m
occupation: Cellist
occupation: Gambist
residence: Berlin
residence: Weimar
residence: Leipzig
Schüler von:
Hugo Dechert
1916–1918 Cellist des Blüthner-Orchesters, 1918–1926 Cellist (ab 1920 Solocellist) des Berliner Philharmonischen Orchesters; ab 1926 Konzertmeister in Weimar, dort ab 1934 a. o. und ab 1947 o. Prof. an der Staatlichen Hochschule für Musik (Juli 1945 bis März 1948 deren kommissarischer Direktor bzw. erster Nachkriegsdirektor); 1951 Professor an der Leipziger Musikhochschule