WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Reichenbach, Sophie Henriette von Welper, Sophie Henriette von[^1]
[^1: - Tochter von Carl Friedrich Welper und dessen Frau Henriette, geb. Fischer
- Ehefrau von Lorenz Leopold von Reichenbach]