WeGA, Briefe, Digitale Edition
author: Friedrich Wilhelm III., König von Preußen
language: de
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

An
den General Intendanten Kamer-
herrn Grafen von Brühl.

Ihren Vorschlag, am Tage der Eröfnung des neuen Schauspielhauses, nach einer kurzen von der Bühne gesprochenen Rede, die Iphigenie von Göthe und das Ballet die Rosenfee aufführen zu laßen, hat Meinen vollkommenen Beyfall. Dagegen finde Ich es angemeßen, an den nächstfolgenden Tagen andre als die vorgeschlagenen neuen Vorstellungen zu geben, deren Wahl Ihnen überlaßen wird, und dem, wenn auch nicht gleich nacheinander, die Vorstellung des ersten Tages, mit Weglaßung der Rede, noch ein paarmal (ist von allerhöchster Hand) im Original eingeschaltet mal zu wiederhohlen, damit derjenige Theil des Publikums, welcher am Tage der Eröfnung des Theaters nicht Zutritt erhalten konnte, in seinem Wunsche, die erste im neuen Schauspielhause gegebene Vorstellung zu sehen, nach Möglichkeit befriedigt, durch die Wiederhohlung ohne Unterbrechung aber das Personal derselben nicht ermüdet wird. Die beyden neuen Stücke: der Freyschütz von Kind und das Bild von v. Houwald, sollen erst (wie oben) späterhin gegeben werden, weil man darauf rechnen kann, daß ohnehin in der ersten Zeit nach der Eröfnung des Theaters der Besuch deßelben sehr stark seyn wird.

Ich überlaße Ihnen hirnach des Weitern zu verfügen und bemerke auch noch daß eine dreymalige Einweihung des Schauspielhauses, wie in Ihrem Bericht vom 19. d. M. in Antrag gebracht ist, nicht stattfinden kann, die diesfällige Ankündigung also auf den Tag der Eröfnung des Theaters beschränkt werden muß.
Berlin den 21t März 1821
Zev.?
Albrecht