WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116237759 Bonaveri, Paolo[^1]
[^1: - in den 1770er Jahren in Italien aktiv (u. a. 1772 bis 1776 Venedig, Florenz 1774/75, Mailand 1776, Palermo 1778)
- März 1780 bis mindestens Herbst 1814 an der italienischen Hofoper in Dresden, in den letzten Jahren auch als Regisseur]