WeGA, Bibliographie, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Gerhard Böhme, Carl Maria von Weber 1786–1826, Medizinische Porträts berühmter Komponisten, Wolfgang Amadeus Mozart – Ludwig van Beethoven – Carl Maria von Weber – Frédéric Chopin – Peter Iljitsch Tschaikowski – Béla Bartók, Stuttgart, New York, Gustav Fischer, 1, 1979, 91-112, 2. verb. und erw. Aufl. Stuttgart: Fischer 1981; Teil 2: Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Franz Schubert, Robert Schumann, Bedřich Smetana, Alexander Borodin, Giacomo Puccini, Stuttgart: Fischer 1987