WeGA, Bibliographie, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Ludwig Rellstab (Beurtheilungen.) Oberon, romantische Oper in drei Akten, nach dem Englischen des J. Planché. von Theodor Hell, Musik von Karl Maria von Weber. Berlin bei Schlesinger A031343 A031642 A031611 Berliner Allgemeine Musikalische Zeitung Schlesinger Berlin 5 48 26. November 1828 456-458 [Antiqua] Schlesinger Berlin 5 49 3. Dezember 1828 463–467 [Antiqua] Schlesinger Berlin 5 50 10. Dezember 1828 473–475 [Antiqua]