WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Dittmayer, Anton[^1]
[^1: - seit 1798 Hofviolinist der Bamberger Hofkapelle, ab Oktober 1802 kurz Konzertmeister, dann (noch 1802) Entlassung der Hofkapelle durch Auflösung des politisch selbständigen geistlichen Fürstentums Bamberg
- 1802–1818 Leiter des sogenannten National-Orchesters, das im Theater spielte (aus der ehem. Hofkapelle hervorgegangen)
- Juni 1818 bis 1827 Musikdirektor am Theater Würzburg
- anschließend bis Anfang 1834 Musikdirektor am Theater Nürnberg (wegen Erblindung abgegangen)]