WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116657979 Gleichen-Rußwurm, Emilie von Gleichen-Rußwurm, Emilie Friederike Henriette von Schiller, Emilie von [Tochter von Friedrich und Charlotte Schiller; seit 1828 verheiratet mit Adabert von Gleichen-Rußwurm; gemeinsamer Sohn: Ludwig von Gleichen-Rußwurm]