WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Maximilian I., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches; der letzte Ritter
identifier: 118579371
birth: 1459-03-22, Wiener Neustadt
death: 1519-01-12, Wels (Oberösterreich)
sex: m
occupation: Kaiser
residence: Wien